目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

其他要求

配置

网络图

配置

配置站点A

配置站点B

HX见证VM部署

创建延伸群集

验证

创建Datastore

简介

Hyperflex扩展集群是具有地理位置分散的节点的单个集群。集群的两端都充当某些用户VM的主设备。这些VM的数据会同步复制到其他站点。扩展集群使您能够访问整个集群，即使其中一个站点完全关闭。通常，这些站点之间连接时会有低延迟、专用的高速链路。

HyperFlex扩展群集使您能够为需要高正常运行时间（恢复时间目标接近于零）和无数据丢失（恢复点目标为零）的任务关键型工作负载部署主动 — 主动灾难避免解决方案。

先决条件

要求

- 集群中的所有节点应为相同的M5型号（全HX220 M5）或(HX 240 M5)

- sctretch集群中仅支持M5节点

- 仅ESXi HX平台支持Stretch群集

- 每个站点至少应有2个节点

- 两个集群上使用的所有VLAN必须相同

- 扩展集群配置需要见证虚拟机

- 扩展群集需要的IP地址数量与六节点群集所需的IP地址数量相同

- 扩展集群仅使用一个vCenter实例

- 扩展群集要正常运行，需要使用带DRS和HA的vCenter

使用的组件

- HX安装程序

- 思科HX M5服务器

- VMWare vCenter

- Cisco UCSM

- VMWare ESXi

其他要求

- 安装前检查列表

- 部署见证虚拟机

- 更改见证VM密码

配置

网络图

配置

扩展集群的所有配置都将通过单个HX安装程序完成。延伸集群安装步骤的工作流程如下所示：

配置站点A

步骤1.登录到各分配的HX安装程序以启动集群配置。如果安装程序仍显示先前的安装状态，请单击上面栏中的轮子，然后选择“Start Over（开始）”开始新安装。在“选择工作流—>创建集群—>（选择）延伸集群。

步骤2.在配置站点工作流程中，在站点名称中输入UCSM凭证和DC信息。然后单击继续。

步骤3.在服务器选择中，选择源服务器，然后单击“继续”

步骤4.在UCSM配置部分输入VLAN ID和VLAN名称。在本例中，我们使用了Inband for CIMC。单击“继续”

步骤5.在“虚拟机监控程序配置”部分提供所有请求的信息。然后单击配置站点以开始站点配置。

步骤6.确认站点A虚拟机监控程序配置成功。

配置站点B

步骤1.单击轮子，然后选择Configure Site开始站点B配置，如下所示。

步骤2.在“配置站点”工作流程中，在“站点名称”中输入目标UCSM凭据和目标DC。然后单击继续。

步骤3.在服务器选择中，选择源服务器，然后单击“继续”

步骤4.在UCSM配置部分输入VLAN ID和VLAN名称。在本例中，我们使用了Inband for CIMC。单击“继续”

步骤5.在“虚拟机监控程序配置”部分提供所有请求的信息。然后单击配置站点以开始站点配置。

步骤6.确认站点B虚拟机监控程序配置成功。

HX见证VM部署

- 这是继续前的重要步骤。HX见证VM需要启动并运行，并且可访问，以便安装成功。

- OVA映像需要部署在ESXi主机上。

- 请测试与此VM的连接并确保登录正常。

- 有关OVA安装属性，请参阅以下内容。

创建延伸群集

步骤1:

- 要开始配置延伸群集，请导航至安装程序上的轮，并选择创建延伸群集以开始延伸群集配置。

- 在凭证屏幕中提供源(站点A)和目标（站点B）UCSM及其凭证、站点名称、UCSM组织名称、vCenter和虚拟机监控程序凭证。单击Continue(继续)进入“Server Selection(服务器选择)”屏幕。

第二步： 确保所有服务器（源和目标服务器）都显示为选定状态。？？然后单击 继续，

步骤3.在“IP地址”部分中，提供虚拟机监控程序和存储控制器管理（公共可路由）IP以及其DATA（私有不可路由）IP。此外，为管理和数据网络提供集群IP。单击 Continue。

步骤4.在Cluster Configuration(集群配置)下，输入Controller VM口令、vCenter配置详细信息、系统服务详细信息。在“高级网络”部分下，为两个站点配置相同的管理和数据VLAN。然后单击Start开始群集配置。

步骤5.确认群集创建已成功完成。

验证

创建Datastore

步骤1.在延伸群集上创建Datastore类似于在普通群集上创建Datastore。唯一的区别是在扩展集群中创建Datastore时定义站点关联。在Hyperflex Connect UI中，导航到Datastore，然后单击“创建Datastore”

步骤2.创建Datastore并选择其大小。然后，在其他步骤中，在“站点关联”下拉菜单中选择两个站点之一。然后单击“Create Datastore”

步骤3.确认新创建的数据存储的状态，它显示为MOUNTED，并显示其站点关联。