目录

简介

先决条件

要求

HX FI附加集群部署支持的版本

Intersight连接

其他要求

使用的组件

配置

网络图

配置步骤

验证

简介

Cisco Intersight通过提供系统管理即服务来简化数据中心运营，从而减少维护内部管理基础设施孤岛的需要。

Cisco Intersight提供安装、配置和部署Cisco HyperFlex集群（HX Edge和FI连接）的安装向导。该向导会构建一个名为HX集群配置文件的集群预配置定义。此定义是HX集群中HX节点的逻辑表示，包括 —

- 安全— HyperFlex集群的凭证，例如控制器虚拟机密码、虚拟机监控程序用户名和密码。

- 配置 — 服务器要求、固件等

- 连接 — 上游网络、虚拟网络等

本文档提供如何使用intersight部署FI连接的Hyperflex集群的步骤和屏幕快照。

先决条件

要求

HX FI附加集群部署支持的版本

组件

版本/版本

M4、M5服务器

HX220C-M4S

HXAF220C-M4S

HX240C-M4SX

HXAF240C-M4S

HX220C-M5SX

HXAF220C-M5SX

HX240C-M5SX

HXAF240C-M5SX

设备连接器

通过Cisco Intersight自动升级

Intersight连接

考虑下列与Intersight连接相关的必备条件 —

- 确保相应UCS Manager实例上的设备连接器已正确配置为连接到Cisco Intersight并申请领款。

- 所有设备连接器都必须正确解析svc.ucs-connect.com，并允许在端口443上发起出站HTTPS连接。

- 3.5(2a)之前的Hyperflex安装程序版本支持使用HTTP代理，重新部署集群时除外，该集群不是出厂时的新设备。

- 所有控制器VM管理接口都必须正确解析download.intersight.com并允许端口443上出站发起的HTTPS连接。如果直接Internet连接不可用，除非重新部署了群集且不是工厂的新设备，HX安装程序的当前版本支持使用HTTP代理。

- 必须通过UCS交换矩阵互联管理接口访问预定的ESX服务器、HX控制器网络和vCenter主机。

- 从HXDP版本3.5(2a)开始，Intersight安装程序不要求在HyperFlex服务器上存在出厂安装的控制器VM。但是，如果通过HTTP代理连接到Intersight，此要求仍然适用。所有新的HX服务器都可以通过HTTP代理按原样部署。

其他要求

软件要求

物理要求

网络要求

端口要求

部署信息

使用的组件

- Cisco Intersight

- Cisco UCSM

- Cisco HX服务器

- 思科Hyperflex

- VMWare ESXi

- VMware vCenter

配置

网络图

- Cisco Intersight通过在所有Cisco Intersight版本中包含HyperFlex安装程序，提供部署HyperFlex群集的简便方法。

配置步骤

步骤1.登录到Cisco Intersight并选择用户帐户，如下所示 —

步骤2.在控制面板上，点击右窗格上的Devices选项卡。

步骤3.在Devices下，点击Claim a New Device

第4步：登录UCS Manager，浏览到Admin -> Device Connector。单击Settings以配置访问模式和代理配置

第5步：在UCS Manager中，浏览到Admin -> Device Connector。启用Intersight Management切换按钮并获取设备ID和声明代码。

步骤6.在Intersight帐户上，使用声明代码和设备ID（在步骤5中捕获）声明设备。现在声明了UCSM域。

步骤7.在Devices下检查以确认新域显示“已连接”和“已申请”。 此外，请确认您现在可以选择从Intersight交叉启动UCSM UI和UCSM CLI。

第8步：在Service Profiles下，点击Create Hyperflex Cluster Profile

步骤9.使用以下步骤配置服务配置文件：

一般任务

集群配置 — 安全

集群配置 — DNS、NTP和时区

群集配置 — vCenter配置

注意： — 对于vCenter配置，建议跳过vCenter单点登录服务器。请查看文档第27页下面，

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf

群集配置 — 存储配置

集群配置 — 自动支持

集群配置 — IP和主机名

集群配置 — UCSM配置

集群配置 — 网络

群集配置 — 外部存储（可选）

如果已启用，请分别填写FI A和FI B的VSAN名称和VSAN ID。

集群配置 — 代理设置（可选）

群集配置 — Hyperflex存储网络

步骤10.选择服务器作为节点分配的一部分。

步骤11.配置并确认节点配置的虚拟机监控程序IP和存储控制器IP地址,

步骤12.单击验证和部署并检查进度状态，然后等待安装完成。

步骤13.检查进度状态并等待安装完成。

步骤14.请验证群集是ONLINE和HEALTHY并运行post_install.py脚本。

- 使用<root>（HX 4.0及以下）或<admin>（HX 4.5及以上）用户名和安装期间提供的控制器VM密码通过SSH连接到集群管理IP地址并登录。

- 将以下命令粘贴到外壳中，然后点击enter:hx_post_install

验证

步骤1.检查服务配置文件下的服务配置文件状态。

第2步：在Hyperflex集群下，确认HX集群运行状况和其他详细信息，

步骤3.点击Name HX-2并浏览到配置文件详细信息，验证Details下的以下:

- 集群管理IP地址

- 存储VLAN ID

- 复制系数

- 集群类型

验证Configuration、

步骤4.在Intersight上从Hyperflex集群交叉启动Hyperflex Connect，并从Hyperflex Connect验证集群状态。