目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

背景理论

配置

网络图

配置

验证

故障排除

故障排除命令

相关信息

简介

此配置支持通过使用V.90协议模拟拨号调制解调器的远程用户(例如，家庭用户或出差的员工)与网络连接。使用PC和模拟调制解调器，用户可以通过拨号PPP连接到Cisco 3640路由器的基本速率接口(BRI)上。BRI 可提供高速调制解调器连接，而费用要低于 Primary Rate 接口 (PRI)。

注意：由于BRI的信道限制，一次只有两个异步用户可以拨入每个BRI。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

此配置使用下面软件和硬件版本开发并且被测试。

- Cisco 3640

- Cisco BRI 网络模块（使用以下模块之一）：

- NM-4B-S/T - 四端口 ISDN BRI 网络模块，最低版本 800-01236-03

- NM-4B-U - 带集成 NT-1 的四端口 ISDN BRI 网络模块，最低版本 800-01238-06

- NM-8B-S/T - 八端口 ISDN BRI 网络模块，最低版本 800-01237-03

- NM-8B-U - 带集成 NT-1 的八端口 ISDN BRI 网络模块，最低版本 800-01239-06

- 数字调制解调器网络模块（使用以下模块之一：NM-6DM、NM-12DM、NM-18DM、NM-24DM 或 NM-30DM）

- LAN 接口卡

- 思科IOS®软件版本12.0(2)XC

如需了解硬件和软件最低要求(例如，零件号和修订版号)的更多信息，请参阅Cisco 3640路由器说明文档的ISDN BRI上的调制解调器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

背景理论

此配置使用一个本地用户列表来实现 Cisco 路由器上的访问安全性。

下面是show version命令输出的相关部分，带有用于实现此配置的Cisco IOS软件版本和调制解调器固件版本：

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.0(5)XK1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "flash:c3640-i-mz.120-5.XK1"

MICA-6DM Firmware: CP ver 2310 - 6/3/1998, SP ver 2310 - 6/3/1998.

请使用 show diag EXEC 命令来确定安装在路由器中的硬件类型。show diag 命令可显示路由器中各硬件模块的版本号和部件号。下面是 show diag EXEC 命令的示例输出的相关部分：

maui-nas-04#show diag

Slot 1:

BRI (U) port adapter, 4 ports

Serial number 17156199 Part number 800-01238-06

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用IOS命令查找工具

网络图

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

本文档使用如下所示的配置。

Cisco 3640

maui-nas-04#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:11:43 CST Thu Apr 13 2000

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-04

!

aaa new-model

AAA authentication login default group tacacs+ local

AAA authentication ppp default if-needed group tacacs+ local

!

enable secret <deleted>

!

username admin privilege 15 password 7 0213100D52050024

!

modem country mica

!-- The country information is mandatory for the configuration to work

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CST recurring

!

ip subnet-zero

ip domain-name maui-onions.com

ip name-server 172.22.53.210

!

isdn switch-type basic-ni

! --- Global ISDN switchtype

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/3

! --- Active BRI

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255511110101 5551111

isdn spid2 51255522220101 5552222

isdn incoming-voice modem

! --- Direct incoming voice calls to the modems ! --- Add the above command to all BRIs that will accept analog calls

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

! --- Loopback0 is assigned above

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool default

! --- Use local pool defined below

ppp authentication pap

! --- Use PAP authentication

group-range 65 66

! --- Line range is configured below

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

!

ip local pool default 172.22.84.2 172.22.84.253

! --- IP address pool assignment

ip default-gateway 172.22.80.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.80.1

ip http server

ip http authentication local

!

tacacs-server host 172.22.53.201

tacacs-server key <deleted>

!

line con 0

transport input all

line 65 66

! --- This must match the group-range in the Group-Async Interface ! --- Use the show line command to determine which lines are to be configured for dialin

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line 67 70

line aux 0

line vty 0 4

password

!

ntp clock-period 17179861

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

输出解释器工具支持某些 show 命令（只限于注册用户），通过它可以查看 show 命令输出的分析。

- show isdn stat - 状态应为：

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

如果第 1 层未处于活动状态，则表明接线适配器或端口可能已损坏或未插入。如果第 2 层处于 TEI_Assign 状态，则表明路由器没有与交换机通信。

- show line - 用于显示线路参数。请使用 show line 命令来确定需要针对拨入而配置的线路。

- show users - 用于显示线路编号、连接名称、空闲时间和终端位置。

- show diag - 用于确定安装在路由器中的硬件的类型。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除命令

注意：在发出debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

- debug modem - 用于观察接入服务器上的调制解调器线路活动性。

- debug modem csm - 用于调试用来连接调制解调器上的呼叫的呼叫状态机。

- debug isdn q931- 当用户拨入来查看ISDN呼叫发生时，对ISDN的连接进行检查（例如连接是否丢失）。

相关信息

- Cisco 3640 路由器的 ISDN BRI 调制解调器

- 配置调制解调器支持和其他异步功能

- 技术支持 - Cisco Systems