目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置交换机类型

一般信息

参数设置

BRI交换机类型

交换机硬件:5ESS;软件变体：自定义

交换机硬件:5ESS;软件变体：国家（所有NI）

交换机软件：DMS-100;软件变体：自定义

PRI（5ESS、DMS-100和4ESS）

相关信息

简介

本文档提供北美常见交换机类型的功能。在订购ISDN线路时，您可以使用此信息。调配线路后，您必须在路由器上指定适当的交换机类型。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- 在配置ISDN交换机类型时，没有Cisco IOS®软件限制。但是，如果要在同一机箱上使用多种交换机类型，则需要Cisco IOS软件版本11.3T或更高版本。

- 您需要一个具有ISDN接口(BRI或PRI（如适用）)的路由器。 这可以是具有内置接口的路由器，也可以是具有网络模块或WIC的路由器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置交换机类型

要配置交换机类型，请在全局或接口配置模式下使用isdn switch-type switch-type命令。有关示例，请参阅排除ISDN BRI第1层故障。

可以使用命令show isdn status检验ISDN交换机类型。电信公司应明确说明需要配置的交换机类型。有时(特别是在北美)，电信公司可能指示交换类型为“自定义”或“国产”。 在这种情况下，请遵循以下指导原则来确定交换机类型配置：

- 自定义：如果Telco指示其交换机类型为Custom，则将路由器上的交换机类型配置为basic-5ess（对于5ess交换机的BRI）、primary-5ess（对于5ess的PRI）、basic-dms（对于DMS交换机的BRI）或primary-dms（对于DMS的PRI）。

- 国家：交换机类型符合BRI的NI-1标准和PRI的NI-2标准（PRI没有NI-1标准）。 如果Telco通知您交换机类型为National，则思科路由器配置应为basic-ni（对于BRI）或primary-ni（对于PRI）。

一般信息

- 数字用户线路:点对点

- 交换机类型:#5ESS（强烈建议）

- 服务级别：自定义5ESS/国家(NI)

- ISDN数据速率：64kbps（而非56kbps）

- NT1:提供的用户

- SPID:无（对于自定义5ESS）/是（对于NI）

参数设置

1. 2B1Q线路编码

2. 2B加1D线路

3. B1 CSD（或语音或数据的CSV/D）

4. B2 CSD（或语音或数据的CSV/D）

5. 仅D信道信令

6. 将MTERM设置为1（与1 DN相关）

7. 将MAXB CHNL设置为2;ACT用户到Y

8. 将CSD(CSV/D)设置为2;CSD(CSV/D)通道到任意

9. 将TERMTYP设置为TYPEE;显示为Y

10. 将CA PREF设置为1 — 选项设置为空闲（如果选择了CSV/D，则振铃）

11. 交换机初始化：非初始化

12. 目录号码(DN):两个B信道1

13. 动态TEI

BRI交换机类型

交换机硬件:5ESS;软件变体：自定义

Cisco IOS配置命令：isdn switchtype basic-5ess

仅数据

- 两个B通道用于数据

- 点对点

- 终端类型= E

- 服务提供商分配的一个目录号码

- MTERM = 1

- 请求在Centrex线路上传送主叫线路ID

语音/数据

- 只有当您连接了语音设备（即ISDN电话）时，才使用此功能

- 两个B信道用于语音或数据

- 多点终端类型= D

- 两个目录号码，由服务提供商分配

- 需要两个SPID，由服务提供商分配，格式= 01xxxxxxx0，其中x替换为七位电话号码，无区号

- MTERM = 2

- 呼叫显示次数= 1

- 显示=否

- 振铃/空闲呼叫显示=空闲

- 奥内图什=不

- Autohold = Centrex线路上没有呼叫线路ID的请求传送

- 可以将目录1寻线到目录2，但需要额外花费一点钱

交换机硬件:5ESS;软件变体：国家（所有NI）

Cisco IOS配置命令：isdn switchtype basic-ni

- 终端类型= A

- 语音和数据的两个B通道

- 两个目录号码，由服务提供商分配

- 需要两个SPID，由服务提供商分配；格式视情况而定

- 可以将目录1寻线到目录2，但需要额外花费一点钱

交换机软件：DMS-100;软件变体：自定义

Cisco IOS配置命令：isdn switchtype basic-dms100

- 两个B信道，同时包含语音和数据

- 两个目录号码，由服务提供商分配

- 两个SPID，由服务提供商分配

- 功能信令

- 动态TEI分配

- 最大密钥数= 64

- 释放密钥=否，或密钥编号=否

- 振铃指示灯=否

- EKTS =否

- PVC = 1，对于最多加载到BCS 34的所有BCS，PVC = 2表示NI1。这会导致问题，因为随后将两位TID附加到SPID。使用PVC=1

- 请求在Centrex线路上传送主叫线路ID

- 可以将目录1寻线到目录2，但需要额外花费一点钱

PRI（5ESS、DMS-100和4ESS）

Cisco IOS配置命令：

5ess:isdn switchtype primary-5ess

dms100:isdn switchtype primary-dms100

4ess:isdn switch-type primary-4ess

- 行格式= ESF

- 线路编码= B8ZS

- 呼叫类型= 23个传入信道和23个传出信道

- 速度= 64 kbps速率

- 按呼叫功能呼叫23B+D

- 中继选择序列=降序(23-1)

- 设置B+D眩光=产量

- 仅一个目录号码，由服务提供商分配

- *不需要SPID*

相关信息

- 接入技术支持页面

- 技术支持 - Cisco Systems