目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

Tx 和 Rx 级别

填充

相关信息

简介

本文档介绍调制解调器上的传输(Tx)和接收(Rx)级别。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

Tx 和 Rx 级别

Tx电平是调制解调器传输其信号的功率(以分贝每毫瓦(dBm)为单位)。Rx电平是接收信号的功率（以dBm为单位）。默认情况下，服务器调制解调器通常以–13 dBm传输。理想情况下，Rx级别必须在–18到–25 dBm的范围内。如果Rx水平低于–25 dBm，则信噪比(SNR)可能会降低，这意味着速度也会降低。如果Rx电平过高，您会看到信号失真或接收器数字信号处理器(DSP)过驱动，并且可能会出现不稳定的连接。

在某些调制标准（例如V.34）中，接收器可以告诉其对等体信号电平过高，然后发射器会降低其传输的电平。（如果此行为普遍存在，请尝试将发射器配置为在较低级别发射）。在使用其他调制标准（例如K56 Flex）的调制解调器上可能会出现问题，因为其中一些调制解调器不具备这种能力。

因此，有效的Rx电平是对等体初始Tx电平、协商的dBm降低（如果有）和语音电路中的衰减的函数。语音电路衰减反过来又是链路衰减和模拟或数字垫片的功能，模拟或数字垫片是电话公司设计的用于将衰减插入语音电路的电路。

如果您需要降低或提高您的Tx级别，可通过以下调制解调器和调制标准实现这一点：

- Microcom至T51：有关详细信息，请参阅V.34、56K和V.90 12端口模块的AT命令集和注册摘要（停用通知）。

- 通过S39或S59的调制解调器ISDN通道聚合(MICA)

- NextPort至S39或S59：有关详细信息，请参阅NextPort AT命令和S寄存器参考（停用通知）。

如果您需要降低或提高Rx级别，则需要提高或降低对等发射器的填充值（虽然如果存在数千个对等体，这是不可行的），或者在电话公司内（可能性更大）。

在实时连接中，您可以看到或推断这些Rx和Tx级别，如下所示：

- Microcom调制解调器：启动反向telnet会话，然后发出  AT@E1  命令。

- MICA调制解调器：发出  show modem operational-status  命令。

- NextPort调制解调器：发出  show port operational-status   命令。

一些MICA调制解调器的示例包括：

router#show modem operational-status 1/0

Parameter #8 Connected Standard: V.34+

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 0 dBm

Parameter #22 Receive Level: -22 dBm

在本例中，Rx级别为–22，这是正常的。对等体未请求调制解调器衰减其Tx，因此您可以推断它以默认输出级别–13 dBm进行传输。您还可以推断信号电平对对等体接收器而言不是太高，因为对等体未请求降低信号强度。您必须直接询问对等体才能确定答案。

另一个示例是：

router#show modem operational-status 2/14

Parameter #8 Connected Standard: V.34

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 3 dBm

Parameter #22 Receive Level: -19 dBm

在这种情况下，有良好的Rx级别–19，但对等体已要求此调制解调器将其Tx级别降低3 dBm。因此，它开始改为以–16 dBm传输。此调制解调器信号到达对等设备时强度过大。如果此情况普遍发生，您可以通过S39全局削减已配置的Tx级别。在这种情况下，此特定对等体似乎存在问题，因此没有必要这样做。

有关 show modem operational-status 命令和输出，请参阅Cisco IOS拨号技术命令参考。

注意：只有思科注册用户才能访问思科内部工具和信息。

填充

电话公司可以插入数字或模拟衰减器，这是一种电路，旨在增加每个信道的衰减。填充确保采用不同路径通过公共交换电话网(PSTN)的端到端电路最终具有相当的信号电平。例如，如果调制解调器以–13 dBm进行传输，接收方会看到正确级别的信号。

对于纯模拟载体（V.34和早期标准），如果焊盘达到所需水平，则焊盘非常有用。如果广泛观察到Rx电平过高，则插入填充符可使模拟载波性能更好。

然而，焊盘对数字(脉冲编码调制(PCM))载体（K56 Flex和V.90）的影响可能会有问题。模拟垫（线路垫）仅衰减信号，对PCM载波来说不是问题。但是，网络接入服务器(NAS)T1线路到中继或电话公司中继到中继连接内的填充位可能影响PCM连接。

数字焊盘会重新映射PCM数据，这可能会中断通信。一般规则是，零dB数字焊盘是PCM连接的最佳选择。但是，零级填充在其他情况下并不理想；例如，K56 Flex调制解调器对过高的Rx级别的容忍度较低。

不同的PCM调制解调器可以适应不同风格的数字垫。Rockwell K56 Flex调制解调器（以及Microcom和MICA调制解调器）可以处理零位、三位或六位dB焊盘。Lucent调制解调器具有更精细的垫处理粒度，并且可以同时处理1、4、5和7 dB垫。V.90调制解调器可以以1 dB为增量处理零到七dB的填充。如果您看到良好的V.34连接，但较差或没有K56 Flex连接，并且您知道电路路径中没有额外的A到D转换，则可能存在数字填充问题。在这种情况下，您需要联系电话公司来解决问题。在这种情况下，传导次优连接的电路迹线会有所帮助。

相关信息

- 思科技术支持和下载