目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

CAB-OCTAL-ASYNC 电缆引脚排列

电缆引脚排列

相关信息

简介

本文档提供有关 CAB-OCTAL-ASYNC 电缆的详细布线信息。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

CAB-OCTAL-ASYNC 电缆引脚排列

CAB-OCTAL-ASYNC电缆使用一个68管脚连接器和分支电缆，并且在每个68管脚连接器上提供八个RJ-45反转电缆异步端口。您能将每个RJ-45反转电缆设备的异步端口连接到设备的控制台或AUX端口上。2600和3600系列路由器上的NM-16A或NM-32A高密度异步网络模块可以使用这种电缆。有关布线的详细信息，请参阅串行电缆指南和 RJ-45 控制台和 AUX 端口布线指南。

注意：来自68针连接器的异步端口是数据终端设备(DTE)设备。从 DTE 连接到 DTE 设备需要使用反转线（无调制解调器）。将 DTE 连接到数据电路终端设备 (DCE) 需要直通线。因为CAB-OCTAL-ASYNC电缆是自身滚动的，所以您能将每个电缆直接连接到带有RJ-45接口的设备控制台端口。然而，如果您连接的设备的控制台端口是25管脚接口(DCE)，请使用标明"调制解调器"(倒转"卷") 的 RJ-45到25管脚适配器(产品号CAB-5MODCM =)，以完成连接。记住，如果您需要增加CAB-OCTAL-ASYNC电缆的覆盖范围，使用一个直通RJ-45电缆进行扩展。

Cisco路由器和交换机的控制台端口类型和辅助端口如下：

接口类型

DB25 接口

RJ-45 接口

控制台

DCE

DTE

辅助

DTE

DTE

电缆引脚排列

RJ45 插件#

Pin #

信号名称

J1 管脚编号

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

3

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

2

DSR

13 个

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC GND

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

此电缆在Cisco终端有阳极DB-68（SCSI II），在网络终端有八个RJ-45连接器，如果终端设备有一个25管脚端口，它可以连接到八个DB-25模块化适配器中。

相关信息

- 配置用于路由器控制台访问的终端/通信服务器

- 配置 Comm/Terminal 服务器用于 Sun 控制台访问

- 在调制解调器上建立反向远程登录会话

- 配置终端线路和调制解调器支持

- 终端线路和调制解调器支持命令

- 技术支持 - Cisco Systems