简介

目录

本文档介绍测试TECH-3720。

表 1

- 已使用工具栏插入表格。

- 表格宽度自动添加为百分比。

- 未添加到表标题或表数据标签中的段落标签。

- 已手动将第一行更改为标题。我在添加表时看不到指定第一行是表头的选项。

标题1

标题2

标题3

数据1-A

数据2-A

数据3-A

这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。

数据1-B

数据2-B

数据3-B

表 2

- 该表是在Microsoft Word中创建并粘贴在本文档中。

- 表格宽度自动添加为固定宽度。

- 段落标签已自动添加到表格数据标签中。段落和表格数据单元格的字体在Tech Zone中不同。我认为其大小与Cisco.com相同，但颜色略有不同。（需要验证这一点。）

标题1

标题2

标题3

数据1-A

数据2-A

数据3-A

这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。

数据1-B

数据2-B

数据3-B

表 3

- 该表是在Microsoft Word中创建并粘贴在本文档中。

- 从表格数据单元格中手动删除固定表格宽度和段落标记。

标题1

标题2

标题3

数据1-A

数据2-A

数据3-A

这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。这是一个测试。

数据1-B

数据2-B

数据3-B

表 4

- 该表是在Microsoft Word中创建并粘贴在本文档中。

- 从表格数据单元格中手动删除固定表格宽度和段落标记。

- 已添加表数据，不含空格。

标题1

标题2

标题3

数据1 - A

数据2 - A

数据3 - A

0440:Mar818:59:49.796://-1/xxxxxxxxxx/SIP/Info/info/64/sip_profiles_application_peer_copy_patter000441:Mar818:59:49.797://187/D6138E000000/SIP/Info/64/sip_profiles_application_peer_copy_patt000442:F mar818:59:49.797//-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/64/sip_profiles_prefix_slash_in_copy_var_va000443:

表 5

- 已使用工具栏插入表格。

- 表格宽度自动添加为百分比。

- 已添加表数据，不含空格。

标题1

标题2

标题3

数据1 - A

数据2 - A

数据3 - A

0440:Mar818:59:49.796://-1/xxxxxxxxxx/SIP/Info/info/64/sip_profiles_application_peer_copy_patter000441:Mar818:59:49.797://187/D6138E000000/SIP/Info/64/sip_profiles_application_peer_copy_patt000442:F mar818:59:49.797//-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/64/sip_profiles_prefix_slash_in_copy_var_va000443: