目录

将Cisco Catalyst SD-WAN Manager与CX云集成

CX云中SD-WAN遥测数据收集的先决条件

启用云服务和数据收集

思科提供的云托管服务

内部部署服务

启用或禁用SD-WAN遥测数据收集

将SD-WAN Manager与CX Cloud集成

故障排除

将Cisco Webex Control Hub添加到CX云

先决条件

将Cisco Catalyst SD-WAN Manager与CX云集成

本文档引用Cisco Catalyst SD-WAN Manage，以前称为vManage。

CX云中SD-WAN遥测数据收集的先决条件

必须满足以下条件才能确保SD-WAN Manager与CX Cloud之间的成功集成：

- 确认SD-WAN Manager软件是v20.6或更高版本

- SD-WAN Manager与思科智能帐户相关联，且已分配唯一组织名称

- 添加数据源的用户必须是与SD-WAN Manager组织关联的智能帐户和/或虚拟帐户的管理员以及CX云超级管理员或管理员

- 在Cisco Catalyst SD-WAN Manager上启用数据收集

启用云服务和数据收集

思科提供的云托管服务

默认情况下启用云服务。无需进一步操作。

内部部署服务

默认情况下会禁用云服务，并且必须在启用Cisco Catalyst SD-WAN遥测数据收集之前启用云服务。

要启用云服务，请执行以下操作：

1. 从Cisco SD-WAN Manager菜单中选择Administration > Settings。

2. 单击 Edit。

3. 单击Enabled。

4. 输入一次性密码(OTP)。使用自助服务门户生成OTP令牌，或通过提交思科技术支持中心(TAC)支持案例向思科CloudOps团队请求一个OTP令牌。

5. 将云网关URL留空。

6. 批准开始数据收集并将数据上传到云的权限。

7. Click Save.

注意：在某些情况下，更新版本的Cisco Catalyst SD-WAN Manager只需要智能帐户登录凭证，而不需要OTP令牌。

启用或禁用SD-WAN遥测数据收集

要启用或禁用SD-WAN遥测的数据收集，请执行以下操作：

1. 从Cisco SD-WAN Manager菜单中选择Administration > Settings。

2. 单击Data Collection选项对应的Edit。

3. Enabled默认情况下为SD-WAN遥测数据收集选择。要禁用Cisco Catalyst SD-WAN遥测数据收集，请点击已禁用。  禁用阻止遥测流向CX云。

4. Click Save.

将SD-WAN Manager与CX Cloud集成

要将SD-WAN Manager与CX Cloud集成，请执行以下操作：

1. 使用管理员或超级管理员权限登录到CX云门户。

2. 单击Settings图标。

3. 单击Add a Data Source。

4. 在相应的行上点击连接以选择Cisco Catalyst SD-WAN Manager。

5. 选择SD-WAN Manager Organization进行集成，然后单击Connect添加所选帐户。

注意：最多允许24小时处理与系统中组织相关的遥测。虽然系统允许选择多个组织，但目前只能选择一个组织。未来版本中将支持选择多个组织的选项。

警告：SD-WAN Manager当前不包含资产配置详细信息，这可能会导致安全建议下可能受影响的设备计数增加。 如果没有运行配置，CX Cloud无法确定配置是否设置为防止漏洞。因此，设备在可能受影响的选项卡中列为“缺少运行配置”。

受影响的原因

支持使用CX云代理直接从包含运行配置的设备提取遥测数据的SD-WAN设备。 当使用CX云代理连接设备时，思科建议不要在CX云数据源中配置Cisco Catalyst SD-WAN Manager。

故障排除

问：为什么选择添加数据源后未返回任何组织？

答：请确保用户是智能帐户门户(software.cisco.com)中与SD-WAN Manager组织关联的智能帐户的管理员，并确保已在智能帐户中设置了带组织名称的SD-WAN Manager。

问：组织已配置，但已超过24小时，并且仍没有SD-WAN Manager遥测。

A.确保SD-WAN Manager中所示的组织与所选的组织匹配。确保已在Cisco Catalyst SD-WAN Manager中启用云服务、数据收集和SD-WAN遥测收集。

组织名称

云服务已启用

已启用数据收集和SD-WAN遥测数据连接

有关使用智能帐户配置SD-WAN Manager的详细信息，请单击此处。

点击此处可获取有关配置云服务和数据收集的信息。

将Cisco Webex Control Hub添加到CX云

本节提供有关将协作成功跟踪遥测连接到CX云帐户的指导。对于协作成功跟踪，遥测来自WebEx Control Hub，允许CX云客户导入和管理CX云中的协作资产。

先决条件

- 使用cisco.com帐户访问Webex Control Hub；单击此处可获取有关向WebEx Control Hub添加用户的详细信息

- 使用cisco.com帐户访问CX云

- 客户必须在WebEx Control Hub和CX Cloud中同时拥有cisco.com帐户，才能提取CX Cloud中的相关组织

将Cisco Webex Control Hub添加到CX Cloud的步骤：

1. 单击Admin Settings > Data Sources。

2. 单击添加数据源。

添加数据源

3. 选择WebEx作为添加到CX Cloud的数据源，并将WebEx Control Hub帐户导入CX Cloud。

Webex数据源

系统将显示与登录用户关联的组织列表。请参阅上面的前提条件。

4. 选择适用的Organization，然后单击Connect。

所选组织

5. 成功连接后，将添加协作提示，并且数据源Status显示为“First Collection Pending”。

数据收集消息

24小时后，数据源显示为与上次成功更新的时间连接。

数据收集已完成