目录

简介

Cisco DNA Center支持的类型

支持的产品系列

园区网络

软件见解-路由和交换

软件见解-无线

故障洞察-交换

故障分析-无线

云网络直接连接(DCN)

Hardware

软件

云网络(CN)

Hardware

软件

协作设备

广域网 (WAN)

Hardware

软件

数据中心计算(DCC)

Hardware

软件

集成安全操作(ISO)

CX云代理直连资产支持的产品系列

简介

本文档介绍受软件见解和故障支持的产品系列。它还涵盖支持成功路径的产品系列。

Cisco DNA Center支持的类型

- 单个节点

- 集群

支持的产品系列

本部分列出成功路径支持的产品系列（通过产品遥测）。

园区网络

软件见解-路由和交换

- 思科 Catalyst 2960-C 系列交换机

- 思科 Catalyst 2960-CX 系列交换机

- 思科 Catalyst 2960-L 系列交换机

- Cisco Catalyst 2960-Plus 系列交换机

- 思科 Catalyst 2960-X 系列交换机

- Cisco Catalyst 2960-XR 系列交换机

- 思科 Catalyst 3560-CX 系列交换机

- Cisco Catalyst 3650 系列交换机

- 思科 Catalyst 3750-X 系列交换机

- Cisco Catalyst 3850 系列交换机

- Cisco Catalyst 4500 系列交换机

- 思科 Catalyst 4500-X 系列交换机

- Cisco Catalyst 6500 系列交换机

- Cisco Catalyst 6800 系列交换机

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机

- Cisco Catalyst 9300 系列交换机

- Cisco Catalyst 9400 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500 系列交换机

- Cisco Catalyst 9600 系列交换机

- Cisco Catalyst 8200系列边缘平台

- Cisco Catalyst 8300系列边缘平台

- Cisco Catalyst 8500系列边缘平台

- Cisco Catalyst 8500L系列边缘平台

软件见解-无线

- 思科 3500 系列无线控制器

- 思科 5500 系列无线控制器

- 思科 8500 系列无线控制器

- Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器

故障见解-交换

- 思科 Catalyst 2960-C 系列交换机

- 思科 Catalyst 2960-CX 系列交换机

- 思科 Catalyst 2960-L 系列交换机

- 思科 Catalyst 2960-X 系列交换机

- Cisco Catalyst 2960-XR 系列交换机

- 思科 Catalyst 3560-CX 系列交换机

- Cisco Catalyst 3650 系列交换机

- Cisco Catalyst 3850 系列交换机

- Cisco Catalyst 4500 系列交换机

- 思科 Catalyst 4500-X 系列交换机

- Cisco Catalyst 6500 系列交换机

- Cisco Catalyst 6800 系列交换机

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机

- Cisco Catalyst 9300 系列交换机

- Cisco Catalyst 9400 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500 系列交换机

- Cisco Catalyst 9600 系列交换机

故障分析-无线

- 思科 3500 系列无线控制器

- 思科 5500 系列无线控制器

- 思科 8500 系列无线控制器

- Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器

注意：仅路由和交换机以及无线产品系列支持签名。

云网络直接连接(DCN)

Hardware

- Cisco Nexus 2000 系列

- Cisco Nexus 3000 系列

- Cisco Nexus 5000 系列

- Cisco Nexus 6000 系列

- Cisco Nexus 7000 系列

- Cisco Nexus 9300系列（独立）

软件

- Cisco Nexus 9300平台交换机

- Cisco Nexus 9500平台交换机

- 应用策略基础设施控制器(APIC)服务器

- 应用策略基础设施控制器(APIC)并行冗余协议(PRP)

- 可扩展网络控制器 (XNC)

- Cisco One Nexus 3000系列

- Cisco One Nexus 3500系列

- Cisco One Nexus 5000系列

- Cisco One Nexus 6000系列

- Cisco One Nexus 7000系列

云网络(CN)

Hardware

- Nexus 9500系列（模块化主干）

- Nexus 9300系列（固定主干、固定枝叶和虚拟）

软件

- APIC控制器（捆绑包、微型或虚拟）

- 枝叶上的ACI许可证（基本版、优势版或首映版）

协作设备

- 思科桌面系列

- 思科主板系列

- 思科会议室系列

- 协作外围设备

广域网 (WAN)

Hardware

- Cisco Catalyst 8200系列边缘平台

- Cisco Catalyst 8300系列边缘平台

- Cisco Catalyst 8500系列边缘平台

- 思科vEdge路由器

- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器(US)

- Cisco 800系列路由器

- 思科 900 系列集成多业务路由器

- 思科 1900 系列集成多业务路由器

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- 思科5000系列企业网络计算系统

- 思科云服务平台2100

- 思科云服务平台5000

- Cisco Catalyst无线和蜂窝网关

- 思科800系列工业型集成多业务路由器

- 思科Catalyst IR1100坚固性系列路由器

- 思科Catalyst IR1800坚固性系列路由器

- 思科Catalyst IR8100重型系列路由器

- 思科Catalyst IR8300坚固性系列路由器

- 思科ESR6300嵌入式系列路由器

软件

- 思科云服务路由器1000V系列

- Cisco Catalyst 8000V

- 思科SD-WAN DNA订用软件

- 思科广域应用服务

数据中心计算(DCC)

Hardware

- UCS B系列

- UCS C系列

- UCS S系列

- Hyperflex

软件

- Intersight (SaaS)

- Intersight工作负载优化器(SaaS)

- UCS 导向器

- HyperFlex HX 数据平台

- UCS 管理器

- 集成管理控制器(IMC)

集成安全操作(ISO)

- 安全终端(AMP)

CX云代理直连资产支持的产品系列

- 思科 1000 系列集成多业务路由器

- 思科 1900 系列集成多业务路由器

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- Cisco 800系列路由器

- 思科 900 系列集成多业务路由器

- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器(US)

- Cisco Catalyst 1000 系列交换机

- Cisco Catalyst数字化建筑系列交换机

- 思科Catalyst IE3200坚固性系列

- 思科Catalyst IE3400坚固性系列

- 思科Catalyst微交换机

- 思科工业以太网3010系列交换机

注意：CX云代理从不符合Cisco DNA Center资格的传统园区设备以及未连接到任何Cisco DNA Center的符合Cisco DNA Center资格的园区设备收集遥测见解。