Contents

Introduction

问题

解决方案

相关问题

Introduction

在Cisco Unified智力中心(CUIC)簇结显示一个误导的“未知”状态。

问题

在控制中心下的CUIC管理员- >设备中心的选项检查Status节点。

下载catalina.out日志使用以下命令。

admin: file get activelog tomcat/logs/catalina*

查找在catalina.log文件的以下错误信息。

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException ：致命传输错误：sun.security.validator.ValidatorException ：没有找到的信任证书

在com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

在com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpStatusRequestManager$HttpStatusRequestWorker.run(HttpStatusRequestManager.java:95)

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException ：致命传输错误：sun.security.validator.ValidatorException ：没有找到的信任证书

在com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

在com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpServmStatusRequestManager$HttpServmStatusRequestWorker.run(HttpServmStatusRequestManager.java:90)

解决方案

在自署名的认证的情况下-再生Tomcat认证和重新启动“Cisco Tomcat”服务。

admin:set cert regen tomcat

admin:utils service restart Cisco Tomcat

关于CA签名的证书-他们需要根据程序regenarated。

UCCE：获得并上载CA签名的证书

保证从一系列的所有证书按正确的顺序被加载从根开始。

相关问题

CSCua46681 OAMP设备控制显示CUIC状态作为未知9.0(1)

CSCua47572 OAMP欢迎使用页显示应用程序&系统版本作为未知9.0(1)

CSCun82152数据集状态是无限制的定期报告造成的未知8.x， 9.x， 10.0

失效以“数据集状态的CSCur39984 CUIC报告是未知”错误信息10.5(1),9.1(1)

CSCuy08053数据库状态是未知10.6(1)

CSCuu10923控制中心按钮是失效(即开始、关闭，重新启动) 10.5.1， 11.0