目录

简介

重新安装Cisco SNMP服务

相关信息

简介

本文档介绍如何重新安装思科简单网络管理协议(SNMP)服务。本文档适用于Cisco Contact Center SNMP。

重新安装Cisco SNMP服务

1. 停止联系中心SNMP管理服务。

2. 将启动类型设置为“disabled”。

3. 在Windows命令提示符下，在“icm\bin”文件夹中输入ccsnmpmgmt.exe - remove以删除服务。

4. 将Windows SNMP服务类型设置为“自动”。

5. 启动Windows SNMP服务。

6. 完全卸载Cisco SNMP后，将文件夹从已知功能计算机的“c:\icm\snmp”位置复制，并将其发送到功能不正常的计算机。

7. 在Windows命令提示符下，在“icm\bin”文件夹中输入cccsnmpmgmt.exe -install以安装Cisco Contact Center SNMP(CCCSNMP)服务。

8. 重新安装服务后，将CCCSNMP服务启动类型设置为“自动”并启动服务。这会自动禁用Windows SNMP服务。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems