目录

简介

问题：ROMMON映像不能降级到15.3(3r)S以下

解决方案

简介

本文档介绍基于PowerPC的ASR主板上不能降级到15.3(3r)S以后的ROMMON映像问题。

基于ASR1000 PowerPC的卡的ROMMON引导闪存的制造商已停止产品，并将其替换为新版本。要支持新设备，需要更新到ROMMON。

问题：ROMMON映像不能降级到15.3(3r)S以下

具有较新闪存设备的主板不能降级为低于15.3(3r)S的ROMMON映像。尽管具有旧闪存和新闪存的主板以相同方式运行，但在具有新闪存设备的主板上，ROMMON映像不能降级到15.3(3r)S以下。

受影响的主板包括：

- ASR1000-RP1

- ASR1002

- ASR1000-ESP5

- ASR1000-ESP10

- ASR1000-ESP20

- ASR1000-SIP10

- ASR1000-SIP40

解决方案

此问题没有解决方法。通常，序列号为JAE1843062E及以上的设备已填充新闪存，不能降级到ROMMON 15.3(3r)S以下。受影响的设备包括：

ASR1000-RP1

V09

ASR1002

V07

ASR1000-ESP5

V05

ASR1000-ESP10

V07

ASR100-ESP20

V05

ASR1000-SIP10

V10

ASR1000-SIP40

V03

PID、ESP20和SIP-40仍从制造中发货。其余为生产终止，仍受服务支持。