目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

简介

本文介绍在WxCC子流中使用不同支持的语言和语音名称播放本地文本到语言(TTS)提示的方法。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

第1步：导航至任何子流并点击“创建子流”

注意：子流内部不能使用“Global_Language”和“Global_VoiceName”等全局变量。

点击“Start Fresh”和“Create Subflows”

提供名称并点击“创建子流”：

步骤 2： 根据屏幕截图创建两个名为“Global_Language”和“Global_VoiceName”的局部变量：

第 3 步:添加带有新创建的2个局部变量的“设置变量”(Set Variable)节点以及带TTS提示的MENU节点，如前所述：

注意：用户可以选择此处提到的任何受支持的语言和语音名称。在本例中，选择了法语和女性声音。

验证

在子流中发出呼叫，以确保听到正确的语言和语音名称。