目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

使用缺陷ID跟踪缺陷

要跟踪的关键通知

缺陷状态

缺陷部署

简介

本文档介绍通过思科缺陷和增强跟踪系统(CDETS)跟踪缺陷修复和部署的方法。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

使用缺陷ID跟踪缺陷

第1步：导航到Bug Search Tool，输入缺陷ID并选择Search。

注意：只有思科注册用户才能访问思科内部工具和信息。

注意：缺陷可以直接与整个链路共享。示例：思科漏洞ID CSCwi65732。

第2步：要获取有关缺陷更新的通知，请选择通知并输入频率和邮件ID。然后单击Submit Notifications。

要跟踪的关键通知

缺陷状态

修复缺陷后，缺陷Status将从Open移到Fixed。

缺陷部署

缺陷部署到生产数据中心(DC)后，其所部署的区域必须列于已知固定版本下。

注意：请查找数据中心说明。有关详细说明，请参阅Webex Contact Center中的数据位置

ProdUS1：美国

ProdANZ1：澳大利亚

ProdEU1：英国

ProdEU2：法兰克福

ProdJP1：日本

ProdCA1：加拿大