目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍为特定报告提供CUIC用户权限的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一情报中心(CUIC)

- 思科统一联系中心企业版(UCCE)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

如何为特定报告分配用户权限？

解决方案

步骤1.在Active Directory(AD)中配置新用户以用于CUIC。

步骤2.由CUIC管理员用户为AD用户分配报告设计器角色。如果在没有“报表设计器”角色的情况下登录，“报表”选项将保持不可用。

步骤3.此时，AD用户可以运行任何具有“所有用户”权限的报告

如果您有UCCE库存报告，则此时您无法看到任何这些报告。

步骤4.与CUIC管理员登录并为AD用户分配权限。

步骤5.此时，AD用户可以运行您为其分配权限的报告。