目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

简介

本文档介绍如何在Unified Intelligence Center(CUIC)中安排报告的配置过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科智能联系管理(ICM)配置管理器

- 思科客户语音门户(CVP)拨号方案配置

- Cisco Unified Intelligence Center与ICM数据库集成（用于报告）

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- ICM 11.6

- CUIC 11.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

步骤1.登录到cuic admin页面;使用url: https://<CUIC的IP地址>:8444/cuicui/Main.jsp。

步骤2.单击“配置” \ ，然后单击“调度程序”。

步骤3.此链接旧视图url; https:/<CUIC的IP地址>:8444/cuic/Main.htmx?open=scheduler。

步骤4.单击创建。

步骤5.提供计划名称，选择要计划的报告；选择持续时间和重复模式和频率，即报告预期运行的频率。

步骤6.单击设置过滤器:

a.选择日期时间范围；

b.在AgentList中选择Agent。

c.之后单击“确定”。

步骤7.有2个选项可发送报告(作为电子邮件或发送到远程位置（又称SFTP）);示例描述选项：保存到远程位置。

确保单击“Test Connection（测试连接）”时，结果为绿色的“Online（联机）”。

步骤8.完成后，单击Save。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

要进行测试，请点击Run Now(请参阅步骤8)，并在SFTP位置查看，以验证文件是否可用(以csv格式)进行验证。