目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

步骤

特定许可证保留(SLR)

检验SLR

相关信息

简介

本文档介绍CVP和UCCE版本12.6.2中引入的特定许可证保留(SLR)功能的配置。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 统一联系中心企业版(UCCE)

- 客户语音门户(CVP)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CVP诺amp

- UCCE — 单一平台(SPOG)

- CSSM（思科智能软件管理器）

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

SLR

- 允许您从虚拟帐户保留许可证，将其绑定到设备的UDI，然后在断开模式下使用具有保留许可证的设备。

- SLR功能适用于高度安全的网络以及无法或不连接到思科的其他设备。

- 使用智能许可证注册的设备会定期与思科智能软件管理器(CSSM)共享设备信息。

- 思科为这些设备提供许可证预留，作为按需配置。

网络图

许可证保留流程

更新许可证流程（仅限SLR）

返回许可证流程

步骤

特定许可证保留(SLR)

第1步：要在CVP 12.6.2上配置特定许可证保留(SLR)，请登录到CVP Noamp，导航到许可证管理> 许可证设置。

第2步：点击Enable Reservation复选框，然后点击Save按钮。

第3步：注册状态为未注册 — 启用保留。

第4步：点击注册，并在“保留许可证”窗口下，点击请求保留代码。它生成请求代码。将此请求代码复制并登录到思科智能软件管理器(CSSM)，然后将此请求代码粘贴到CSSM门户上以生成SLR的授权代码。

第5步：导航到CSSM门户。 单击License Reservation选项卡。

第6步：将请求代码粘贴到Reservation Request code窗口，然后点击Next。

第7步：选择Reserve a Specific Licenses并输入要保留的许可证数量。

第8步：在CSSM上查看并确认许可证预留，然后点击生成授权码。

第9步：复制并确保下载授权代码。建议下载授权码，以便将来要更新License Reservation或Return Reservation，可以使用此授权码。

第10步：导航到CVP上的Reserve Licenses窗口并粘贴授权码，然后点击Reserve以完成保留。

注意：要更新或返回许可证保留，请分别点击Action按钮并选择Update Reservation或Return Reservation（如本屏幕截图所示）。

检验SLR

要验证SLR是否已启用，请导航到License Management页面，该页面必须显示：

注册状态：已注册 — 特定许可证保留

许可证授权状态：已授权

注意:CCE中SLR的步骤与CVP相同，唯一的区别是许可证设置用户界面。这是来自CCE的“许可证设置”(License Setting)页面的屏幕截图。

CCE中的许可证设置用户界面。

CCE中的许可证设置

相关信息

- TAC视频 — 如何在UCCE上配置智能许可证

- TAC视频 — 如何在CVP上配置智能许可证

- 技术支持和文档 - Cisco Systems