目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证错误场景

超时异常场景

故障排除

简介

本文档介绍为Call Studio中的Rest Client元素添加的超时设置。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 客户语音门户(CVP)

- 呼叫工作室

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

为Rest Client元素添加了两种超时设置：

1. 连接超时 — 连接超时间隔（以毫秒为单位）。如果为0，则声明无限间隔。默认值为3000毫秒。

2. 读取超时 — 读取超时间隔（以毫秒为单位）。如果为0，则声明无限间隔。默认值为5000毫秒。

验证错误场景

1. 如果为连接超时指定了空值或非整数值，则显示验证错误，表示“连接超时”仅允许整数值。

2. 如果为读取超时指定了空值或非整数值，则显示验证错误，指示“读取超时”仅允许整数值。

超时异常场景

1. 如果发生连接超时，则出现异常，原因为“java.net.SocketTimeoutException:连接超时”。

2. 如果发生连接超时，则出现异常，原因为“java.net.SocketTimeoutException:显示“Read timed out”。

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

您可以验证进行某些测试调用的配置并查看该VXML应用的VXML活动日志。

VXML活动日志位于C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\(应用程序名称)\logs\ActivityLog