目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景

故障排除

结论

相关信息

简介

本文档介绍如何对思科客户语音门户(CVP)12.5(X)和思科软件包联系中心企业版(PCCE)12.0(X)之间的证书交换进行故障排除。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科包联系中心企业版(PCCE)版本12.0

- CVP版本12.5

- PCCE管理工作站(AW)

- PCCE单一管理平台(SPOG)

使用的组件

- 思科包联系中心企业版(PCCE)版本12.0

- CVP版本12.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景

PCCE 12.5支持多阶段升级，这意味着CVP可以升级到12.5，而PCCE仍在版本12.0中。在此场景中，CVP已升级到12.5，而PCCE仍在12.0中。升级后，当您访问SPOG并尝试配置CVP报告服务器时出错报告它无法与服务器通信。

故障排除

步骤1.检查CVP报告服务器的状态。导航至CVP Diagnostic Portico，确保报告系统的状态为“In service”。

步骤2.检查CVP服务器端A和端B的状态。导航至CVP诊断门户，并确保子系统的状态为“服务中”。

步骤3.从SPOG检查证书状态。

列出来自AW的证书，并确保CVP报告服务器已导入AW证书存储区。

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin>keytool -list -v -keystore ..\lib\security\cacerts

当询问密码时，键入changeit。

注意：如果尚未将CVP报告服务器Web服务管理器(WSM)证书导入AW证书存储，请按照本文档中导出CVP服务器证书和将CVP服务器WSM证书导入ADS服务器服务器部分的导出和导入步骤：PCCE自签名证书交换。

步骤4.从CVP报告服务器检查证书状态。

从CVP报告服务器列出证书，并确保AW证书已导入CVP报告服务器证书存储区。

%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -list -storepass

当询问密码时，键入C:\cisco\cvp\conf\Security.properties中的密码。

备注:如果AW证书尚未导入到CVP报告服务器证书存储，请遵循各节中的导出和导入步骤 导出ADS服务器证书 和 将ADS服务器导入CVP服务器和报告服务器 在本文档中： PCCE自签名证书交换。

第五步：  确保已将CVP报告Web服务管理器(WSM)证书导入所有PCCE AW。另请确保已将所有AW服务器证书导入CVP报告服务器。

步骤6.检查SPOG中的警报并确保CVP服务器已同步。导航至“概述”>“库存”。

步骤7.访问CVP报告服务器，确保未报告错误。导航至Overview > Device Configuration > CVP Reporting server。

步骤8.更改配置并保存。导航至Overview > Device Configuration > CVP Reporting server，然后点击Save。

结论

- PCCE 12.0需要PCCE ES_37才能与CVP 12.5组件配合。

- CVP报告服务器证书必须在CVP报告服务器和AW之间交换。

- 对于PCCE 12.0和CVP 12.5，无需在CVP服务器（呼叫服务器、VXML服务器）和AW服务器之间交换证书。但是，对于从SPOG和智能许可进行的VXML应用传输，这些服务器之间需要进行证书交换。

相关信息

PCCE自签名证书交换

PCCE管理和配置指南

技术支持和文档 - Cisco Systems