目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

在运行Redhat Linux的VSM上恢复Localadmin帐户密码

在运行SUSE Linux的VSM上恢复Localadmin帐户密码

简介

本文档介绍如何在Cisco Video Surveillance Server(VSM)7.x上恢复localadmin登录帐户密码。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Video Surveillance Server 7.x。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

在运行Redhat Linux的VSM上恢复Localadmin帐户密码

步骤1.通过控制台连接到VSM服务器并重新启动它。

第二步：  当系统开始启动时，按任意键进入GRUB菜单，如图所示；

步骤3.在grub菜单中键入e，然后按Enter，如图所示：

步骤4.使用箭头键选择以单词kernel qith开头的行，然后再次键入e，然后按enter，如图所示；

步骤5.当您看到此屏幕时，请输入空格并键入1，然后按enter，如图所示：

步骤6.当您返回GRUB菜单类型b进行引导后：

步骤7.您现在应处于单用户模式，如图所示：

步骤8.键入命令passwd localadmin重置localadmin密码并输入新密码：

步骤9.键入reboot并按Enter键重新启动系统：

步骤10.系统启动后，您应该可以使用新密码登录。

在运行SUSE Linux的VSM上恢复Localadmin帐户密码

步骤1.通过控制台连接到VSM服务器并重新启动它。

第二步：  当系统开始启动时，使用箭头键暂停SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1旁的时钟；

步骤3.在Boot Options（引导选项）中输入以下文本：init=/bin/bash，然后按enter，如图所示；

步骤4.您将看到通常的启动顺序，不同之处在于它稍早于bash提示符终止，如图所示；

步骤5.键入命令passwd localadmin重置localadmin密码并输入新密码，如图所示；

步骤6.键入reboot -f并按enter重新启动系统，如图所示；

步骤7.系统启动后，您应该可以使用新密码登录。