目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

安装摄像头应用的步骤

配置Cisco CUCM以与SIP视频应用配合使用

配置摄像头应用的步骤

故障排除

如何从摄像头导出日志

摄像头应用故障排除时要参考的日志

从摄像头CLI排除步骤和命令故障

简介

本文档介绍SIP视频应用，该应用使IP摄像头能够向外部SIP客户端设备（如Cisco Unified Communications Manage）传输视频和从外部SIP客户端设备接收视频。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- VSM 7.6及更高版本、摄像头应用SIPVideo_SX_V4.4.cpk、摄像头型号6620、6630、3620、3630、6500PD、7530PD、MC和IP电话。

- 摄像头上的硬件连接，用于连接外部麦克风和外部扬声器。

- CUCM、IP电话

使用的组件

本文档中的信息基于VSM 7.8和最新摄像头固件2.8版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解任何程序的潜在影响。

安装摄像头应用的步骤

步骤 1：登录VSOM。

步骤 2：导航至“System Setting(系统设置)”>“Camera App(摄像头应用)”。

步骤3.单击“添加”。

步骤4.从本地PC浏览SIPVideo应用(例如SIPVideo_SX_V4.4.cpk)

cisco.com上提供摄像头应用。单击此链接，选择所需的摄像头型号并选择软件类型IP摄像头应用和实用程序。下载所需的应用。

(https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=282090226&flowid=50644)

现在，需要在摄像头模板上启用摄像头应用，以便由VSOM管理

步骤5.导航至Cameras > Template > Camera Template，如图所示：

步骤6.选择SIPVideo App。

步骤7.单击“保存”。

步骤8.导航至“系统设置”>“摄像头应用”，选择SIPVideo应用，然后单击安装。

步骤9.检查未安装的摄像头应用，以列出没有SIPVideo APP的摄像头。

步骤10.现在选择需要安装APPS的摄像头的型号（可以选择多个摄像头），然后单击“确定”，如图所示：

现在，VSOM将配置和应用数据推送到摄像头。根据摄像头兼容性和固件版本，应用安装在摄像头上。

在摄像头上安装摄像头应用的过程至此结束。

配置Cisco CUCM以与SIP视频应用配合使用

配置摄像头应用的步骤

步骤1.登录摄像头Web GUI。

步骤2.导航至“设置”>“应用程序管理器”>“应用程序设置”。

步骤3.选择SIPVideo并单击Configure，如图所示：

步骤4.在SIPVideo App Configuration页面中输入适当的值，如图所示：

注意：在上述配置中，SIPVideo App用于从IP电话上的摄像头传输音频，反之亦然。

- 应用模式 — CUCM

- SIP服务器 — CUCM IP地址

- 用户名 — 来自CUCM的最终用户名和密码，在第15步下创建。

步骤5.登录CUCM。

注意：将摄像头添加到Cisco Unified Communications Manager后，该应用可支持摄像头。添加摄像头时，将设备添加为电话。您必须添加将运行SIP视频应用的每个摄像头。

步骤6.导航至“设备”>“电话”，“添加新”

步骤7.从“电话类型”中，选择“第三部分SIP设备（高级）”。

步骤8. Device Information区域，输入IP摄像头的MAC地址。

步骤9.为Device Pool（设备池）选择Default（默认）,Phone Button Template(电话按钮模板)选择Third-party SIP Device(Advanced)(第三方SIP设备（高级）)

步骤10.在Common Phone Profile中，选择Standard Common Phone profile

步骤11.在Protocol Specific Information中，Device Security Profile选择Third-party SIP Device Advanced。

步骤12.检查所需的介质传输点。

步骤13.保留所有默认设置。

步骤14.添加最终用户。

注意：将最终用户添加到Cisco Unified Communications Manager，并将最终用户与摄像头关联并与摄像头关联，使运行SIP客户端应用的摄像头可以向Cisco Unified Communications Manager注册。思科建议您创建一个最终用户并将该最终用户与每个摄像头关联。

步骤15.选择“User Management”(最终用户),然后添加新建。

添加用户ID和密码（此用户数据应用于摄像头应用）

步骤16.添加用户ID、密码和姓氏

步骤17.在Device Information（设备信息）中，点击Device Association（设备关联）。选择摄像头MAC并保存选定/更改，然后MAC地址应在受控设备上查看。

步骤18.单击“保存”。

步骤19.导航至Device(设备)à Phone(摄像头MAC地址)。

步骤20.在Device Information（设备信息）中，选择Owner(所有者)并单击User。

步骤21.在Device Information（设备信息）中，单击Owner User ID(所有者用户ID),选择USER ID（从步骤15创建）

步骤22.保存并应用配置。（如果需要，重置配置）

步骤23.重新启动摄像头以再次初始化摄像头应用以启动SIP到CUCM。

步骤24.从IP电话拨打6005，音频/视频流将从摄像头开始到SIP终端设备（IP电话）

故障排除

如何从摄像头导出日志

步骤1.登录到Camera web gui。

步骤2.导航至Setup(设置)(管理)(维护)(摄像机日志)。单击Export logs。

下载到本地PC

摄像头应用故障排除时要参考的日志

SIPVideo.log — 此日志显示SIPVideo配置文件状态和最新配置文件更新状态。它还有助于检查摄像头的SIPDeamon状态。

Alerts.log — 这将记录摄像头上的所有事件，对调试过去的问题非常有用，因为过去的问题是对日志中事件的引用。

Appmgr.log — 此日志包含所有与应用相关的条目以及应用状态日志

Appmgrtrace.log — 此日志记录有关如何管理应用的信息和许可证信息。

SIPVideo_verbose.log — 当摄像头应用启用调试时，允许您启用日志记录，这会导致系统将应用相关信息写入日志文件。日志文件名为SIPVideo_verbose.log，存储在IP摄像头上的/var/log文件夹中，此日志提供Camera App（CUCM与Camera应用之间的通信）的完整事务详细信息。

从摄像头CLI排除步骤和命令故障

- 摄像头APP配置文件在/usr/apps/appmgr /appMgrConfig.xml上可用。此配置文件可帮助您了解摄像头管理的应用以及VSOM管理这些应用的对象。

- 可以使用以下命令停止和启动SIPClient:

/usr/apps/SIPVideo/stop.sh

/usr/apps/SIPVideo/start.sh

- /usr/apps/SIPVideo/html/configparams.xml此文件包含要运行的摄像头应用的运行配置。

- /usr/apps/SIPVideo/config.info此文件包含应用版本Ex..SIPVideo 1.0、SIPVideo 2.8