目录

简介

问题

解决方案

改进NVIDIA显卡和FPS

简介

本文档介绍如何确保Windows 7或10平台上的Webex中的视频图形显示正确。

问题

在Webex中，当您启动Web摄像头时，所有参与者的视频无法正确显示且显示为已切断。

这些图像显示了问题。

解决方案

确认Windows 7或10系统使用NVIDIA显卡：

1. 导航到“开始”>“运行”。

2. 在Open字段类型DxDiag中，选择Ok。

3. DirectX诊断工具打开。

4. 选择每个显示监视器的每个显示选项卡。

5. 在每个显示选项卡中，搜索“设备”字段以确保列出NVIDIA图形卡。

6. 如果是，根本原因是图形处理单元(GPU)。

7. 接下来，提高NVIDIA显卡性能并增强每秒帧数(FPS)。

改进NVIDIA显卡和FPS

1. RMB单击桌面并从菜单中选择NVIDIA控制面板。

2.在NVIDIA控制面板中，从侧边菜单中选择“使用预览调整图像设置”。

3.在该面板中，选择“使用我的首选项强调：质量”。

4.选择“应用”按钮。

5.滑块移至“质量”。

6.从侧边菜单定位至“管理3D”窗口。

7.在此选项卡中，使用“首选图形处理器”下的下拉菜单，并选择“高性能NVIDIA处理器”。

8.在该字段中，设置功能首选项（如表所示），然后选择“应用”：

功能

设置

环境阻塞

关闭

各向异性过滤

关闭

反走样 — 伽玛校正

开启

CUDA-GPU

all

最大预呈现帧数

4

多显示/混合GPU加速

单显示器性能模式

电源管理模式

首选最高性能

纹理过滤 — 各向异性样本选项

关闭

纹理滤波 — 负LOD偏差

允许

纹理过滤 — 质量

高性能

纹理滤波 — 三线性优化

开启

线程优化

自动

9.在左侧面板上，选择“设置PhysX配置”。

10.在“选择PhysX处理器”(Select a PhysX processor)下拉菜单下，选择GeForce GT 540M。然后选择Apply。