目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

设置网真服务器以与VCS配合使用

向充当H.323网守的VCS注册

向充当SIP注册器的VCS注册

简介

本文档介绍如何设置思科网真服务器以与思科视频通信服务器(VCS)配合使用。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科网真VCS

- 思科网真服务器

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科网真VCS

- 思科网真服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

设置网真服务器以与VCS配合使用

Cisco VCS既可以是H.323网守，也可以是网真服务器的会话发起协议(SIP)注册器。您可以向一个思科VCS注册网真服务器的H.323 ID，并将其SIP地址注册到另一个。根据您的网络设置和VCS配置，也可以使用相同的VCS注册两者。

要配置网真服务器以向Cisco VCS注册，请登录网真服务器，然后选择Configuration > System settings，然后：

向充当H.323网守的VCS注册

1. 选中Use gatekeeper复选框。

2. 在Address字段中输入Cisco VCS的地址。

3. 输入网真服务器的H.323 ID。

4. 单击“应用更改”。

向充当SIP注册器的VCS注册

1. 在Outbound address字段中输入Cisco VCS的地址。

2. 输入网真服务器的SIP用户名。

3. 单击“应用更改”。

转到Status页面以检查注册状态。

提示：有关H.323/SIP注册设置的详细信息，请参阅联机帮助。