目录

简介

哪个MSE 8000刀片可用于刀片群集？

简介

本文档介绍哪些刀片可以群集在思科网真移动服务引擎(MSE)8000机箱中。

哪个MSE 8000刀片可用于刀片群集？

如果MSE 8510刀片均运行多点控制单元(MCU)4.1版或更高版本，则最多可以集群三个MSE 8510刀片。如果MSE 8710刀片均运行网真服务器版本2.1，则最多可以群集三个MSE 8710刀片；如果它们均运行版本2.2，则最多可以群集四个刀片。如果不将插槽10用于任何群集刀片，则可以将多个群集放在机箱中以及独立刀片或其他群集中。思科网真管理引擎MSE 8050刀片必须位于插槽1中，其他九个插槽可用于任何其他类型的MSE 8000刀片。

提示：有关详细信息，请参阅联机帮助中的“了解集群”。