Contents

Introduction

能使用微型闪存卡的什么大小在TANDBERG Codian MCU或ISDN GW ？

Related Information

Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真ISDN GW 3241和思科网真ISDN GW MSE 8321关连产品。

Q. 能使用微型闪存卡的什么大小在TANDBERG Codian MCU或ISDN GW ？

A. 如果您的单元装备已经安装的微型闪存卡，那是使用的最佳一个;这是TANDBERG测试了的那个。对于没有来与安装的微型闪存卡的单元，您能使用256MB微型闪存卡。

Related Information

- Technical Support & Documentation - Cisco Systems