目录

简介

为什么我与TANDBERG Codian内置网守相邻时遇到问题？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真MCU 4505、思科网真视频通信服务器Expressway和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：为什么我与TANDBERG Codian内置网守邻接TANDBERG VCS时遇到问题？

答：很多设备（如TANDBERG VCS）在LRQ中发送终端标识符元素。在Codian MCU版本2.3之前，内置网守检查了此终端标识符元素，并认为设备是终端，如果该标识符未注册，则拒绝该请求。

从MCU版本2.3(1.0)开始，检查不再执行。如果在与Codian MCU上的内置网守相邻时遇到困难，请将MCU升级到网站上提供的最新版本。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems