目录

简介

向Codian内部网守注册的终端的TTL是多少？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：向Codian内部网守注册的终端的TTL是多少？

答：终端可以在其RRQ（注册请求）中提供TTL（生存时间）。

- 如果为TTL提供的值介于30秒到5分钟之间，则使用该值

- 如果提供的TTL短于30秒，则使用30秒

- 如果提供的TTL长于5分钟，则该值将缩短至5分钟

- 如果未提供TTL，则使用5分钟

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems