目录

简介

为什么我的Codian产品的事件日志中会持续出现登录失败？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505、思科网真MCU MSE 8510和思科网真presence Advanced Media Gateway 3610产品。

问：为什么我在Codian产品的事件日志中连续登录失败？

答：与事件日志中类似的消息表明有人正在尝试访问设备上的FTP。

17307 2007/04/04 11:52:50.673 FTP信息会话0

登录失败，用户“ADMINISTRATOR”

17308 2007/04/04 11:52:50.865 FTP信息会话0

登录失败，用户“ADMINISTRATOR”

17309 2007/04/04 11:52:51.047 FTP信息会话0

登录失败，用户“ADMINISTRATOR”

尝试通常使用标准用户名，如“ADMINISTRATOR”。 每次尝试都有不同的密码。要防止即使未授权访问的机率很小，请在不使用FTP端口时禁用该端口(转到Network > Services，并取消选中FTP复选框)。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems