目录

简介

Codian产品支持哪些SNMP MIB?

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：Codian产品支持哪些SNMP MIB?

答：我们支持简单网络管理协议(SNMP)，它允许您使用现有网络管理工具（如HP OpenView监控器）监控Codian产品。Codian产品对基本系统和网络具有通用MIB II支持。设备和刀片可以接收和响应SNMPv1和SNMPv2c请求，并支持以下几个标准MIB。（所有SNMP陷阱消息都使用SNMPv1发送。）

- RFC 1213（只读）

- system

- 接口

- 时间

- IP

- icmp

- tcp

- udp

- snmp

此外，IP VCR支持UCD-SNMP用于磁盘使用。

还支持以下标准陷阱：

- 冷启动

- 身份验证失败

注意：没有使用TANDBERG Codian专有MIB。所有MIB均为只读。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems