目录

简介

SIF和CIF有何区别？

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505、思科网真MCU MSE 8510和思科网真presence Advanced Media Gateway 3610产品。

SIF和CIF有何区别？

答：CIF和SIF是描述视频分辨率的缩略词，来自广播行业的视频会议。

CIF代表通用交换格式，分辨率为288 x 352。这是PAL（欧洲）电视系统使用的分辨率。相关分辨率为QCIF(Quarter CIF)和4CIF，分别为144 x 176和576 x 704。

SIF代表标准交换格式，分辨率为240 x 352。这是NTSC（北美）电视系统使用的分辨率。相关分辨率为QSIF(Quarter SIF)和4SIF，分别为120×176和480×704。

CIF和SIF均为全屏(4:3)分辨率；288 x 512分辨率有时称为WCIF（宽CIF），但更常被称为w288p。

某些终端可通过PAL或NTSC摄像头选择：PAL摄像头以25fps的速率运行，NTSC摄像头以30fps的速率运行。由于PAL(CIF)在NTSC(SIF)上的帧大小较大，因此它们都会生成相同数量的信息。

如果未修改使用H.264 2.1级，则4SIF可以为15fps，4CIF为12.5fps。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems