目录

简介

在TANDBERG Codian产品之间复制配置、通讯簿和会议数据

相关信息

简介

本文涉及思科网真MCU 4203、思科网真MCU MSE 8420、思科网真IP VCR 2210、思科网真VCR MSE 8220、思科网真ISDNGW 3241、思科网真ISDN GW MSE 8321、思科网真IP GW 3510、思科网真MCU 4505、思科网真管理引擎MSE 8050和思科网真MCU MSE 8510产品。

问：在TANDBERG Codian产品之间复制配置、通讯簿和会议数据

答：您可以使用FTP或Web界面将TANDBERG Codian产品的配置复制到另一个TANDBERG Codian产品。

配置包含：

- Codian产品的配置设置

- 通讯簿

- 会议数据

- 终端配置

使用FTP复制和传输配置

要保存原始Codian产品的配置文件，请执行以下操作：

1. 确保在Network > Services页面上启用FTP服务。

2. 使用FTP客户端连接到Codian产品。当系统询问用户名和密码时，请输入与您以管理员身份登录产品网络界面时使用的用户名和密码相同。

您将看到名为configuration.xml的文件。这包含您产品的完整配置。

3. 复制此文件并将其存储到安全的位置。

要将配置上传到另一Codian产品，请执行以下操作：

1. 找到要恢复的configuration.xml文件的副本。

2. 确保在Network > Services页面上启用FTP服务。

3. 使用FTP客户端连接到MCU。当要求输入用户名和密码时，请使用与管理员登录产品Web界面相同的用户名和密码。

4. 将configuration.xml文件上传到产品，覆盖产品上的现有文件。

使用Web界面复制和传输配置

以下软件版本引入了使用网络界面备份和恢复配置的功能：

- MCU:4.0及以上版本

- ISDN网关：2.0及以上版本

- 监控程序:2.0及以上版本

要保存原始Codian产品的配置文件，请执行以下操作：

1. 转至“设置”>“升级”。

2. 单击“保存备份文件”。

3. 将生成的“configuration.xml”文件保存到安全位置。

要将配置上传到另一Codian产品，请执行以下操作：

1. 转至“设置”>“升级”。

2. 对于“覆盖”设置，如果要覆盖“网络”或“用户”设置，请选择该选项（有关详细信息，请参阅联机帮助）。

3. 单击“恢复备份文件”。

注意：同一过程可用于在机箱中的刀片之间传输配置信息。但是，在执行此操作之前，请确保从要更换配置的刀片中保留原始功能密钥的副本。

如果使用配置文件配置重复产品（例如在具有多个MCU的网络中），请注意，如果原始产品配置了静态地址，则需要重新配置已使用配置文件的任何其他产品的IP地址。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems