目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

点对点会议（从TMS预订，无网桥参与）。

当使用TMS托管网桥(Conductor、思科会议服务器(CMS)、网真服务器(TPS)、媒体控制单元(MCU))时。

使用外部托管会议预订会议。

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在网真管理服务器(TMS)中为会议配置会议结束通知。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科TMS

- 运行网真编解码器(TC)或协作终端(CE)软件的思科终端

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- TMS 15.x

- 运行TC或CE软件(CE9.x)的思科终端

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

会议结束通知显示在终端上，如图所示：

配置

“会议结束通知”参数是可配置的。要多次显示消息，请用逗号分隔分钟。例如，1,5显示消息5分钟1分钟后，会议计划结束。

要配置会议结束通知导航到TMS >管理工具>配置>会议设置，然后导航到会议结束部分，如图所示：

以下是此设置如何应用于不同类型的会议：

点对点会议（从TMS预订，无网桥参与）。

当在TMS中安排具有2个终端（无网桥）的会议时，TMS会向终端发送应用编程接口(API)，如图所示：

Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command '/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

当使用TMS托管网桥(Conductor、思科会议服务器(CMS)、网真服务器(TPS)、媒体控制单元(MCU))时。

如果通过CMS安排会议，请使用“显示视频中关于会议结束的警告”设置，如图所示：

如果设置为是，远程参与者将收到有关会议结束的视频内警告。此设置仅适用于网桥上托管的多点会议。

1. 预订包含2个终端的会议并在TMS中包括网桥，如图所示：

2. TMS中的事件日志如图所示：

如果此选项设置为否，则TMS将消息发送到各个终端

1.预订包含2个终端的会议，并在TMS中包括网桥，如图所示：

2. TMS事件日志如图所示：

使用外部托管会议预订会议。

使用外部托管会议预订会议时，TMS上仅提供少量功能。TMS无法控制预订。TMS不会结束会议。

例如，预订会议并使用外部托管地址，预订会议3分钟，按时开始会议，但会议从未断开。会议持续了15分钟以上。

TMS不断开呼叫，因此TMS不发送此类会议的结束会议通知，如图所示：

TMS事件日志不表示终端已断开与会议的连接，如图所示：

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。