目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

网络图

步骤1.停止TMS应用服务，包括IIS和WWW

步骤2.从现有SQL Server备份TMSNG数据库

步骤3.将备份还原到新的SQL Server

步骤4.将连接设置从旧SQL服务器更改为新SQL服务器

步骤5.启动之前在步骤1中停止的所有服务

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何将TMS SQL数据库从一个SQL服务器迁移到另一个SQL服务器。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- TMS（思科网真管理套件）

- TMS工具

- SQL Server

- SQL Server Management Studio

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- TMS 15.3

- SQL Server 2012

- SQL Server Management Studio

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

您需要通过控制台/RDP访问TMS服务器和具有sysadmin服务器角色的SQL帐户凭据。此过程至少需要1小时的停机时间。

配置

请按照以下步骤将TMS SQL数据库从一个SQL服务器成功迁移到另一个SQL服务器。

网络图

以下图像提供了迁移过程的示例：

步骤1.停止TMS应用服务，包括IIS和WWW

要查找和停止服务，请通过控制台或RDP连接访问TMS服务器，并在命令提示中运行命令services.msc。在服务列表中，找到下面的服务并右键单击每个服务，以停止它：

- TMSDatabaseScannerService

- TMSLiveService

- TMSPLCMDirectoryService

- TMSSchedulerService

- TMSServerDiagnosticsService

- TMSSnmpService

- 万维网发布服务(W3SVC)

- IISADMIN（可选）

警告：在继续前进之前，请确保停止所有所需的服务。

步骤2.从现有SQL Server备份TMSNG数据库

要创建当前SQL数据库的备份，请遵循以下过程。

1.使用sa凭据登录SQL Server Management Studio（或者，使用对数据库具有sysadmin访问权限的凭据）。

2.找到要为其创建备份的数据库(例如tmsng、tmspe)，然后右键单击该数据库以选择Tasks > Back up。

3.将打开一个新窗口。您必须删除现有路径并添加新路径，新备份文件将在其中保存。备份类型应设置为Full。

- 单击“删除”按钮以删除现有路径

- 单击Add按钮，为新备份文件添加新路径

- 导航到新位置并输入文件名称。单击“确定”

- 备份成功完成后，系统将弹出新消息

4.对TMSPE数据库执行相同的流程（可选）。

步骤3.将备份还原到新的SQL Server

要将数据库备份应用到新的SQL服务器，请执行以下步骤。

警告：确保TMS服务器和新SQL服务器配置了相同的时间（时区）。

1.打开SQL Server Management Studio并右键单击“数据库”。选择“还原数据库”，将打开一个新窗口。

2.必须选择源设备。单击“Device（设备）”字段右侧的按钮，然后在新弹出窗口中单击“Add（添加）”。选择文件夹和备份文件，然后单击“确定”。

步骤4.将连接设置从旧SQL服务器更改为新SQL服务器

1.使用控制台或RDP连接访问TMS服务器。

2.打开TMS工具并导航至Configuration > Cisco TMS Database Connection。

3.在“数据库服务器\实例”字段中，必须输入SQL Server的新连接详细信息。

- 更改旧SQL服务器的连接详细信息之前的示例

- 将连接详细信息更改为新SQL Server后的示例

步骤5.启动之前在步骤1中停止的所有服务

要查找并启动服务，请通过控制台或RDP连接访问TMS服务器，并在命令提示符下运行命令services.mscin。在服务列表中，找到下面的服务，并右键单击每个服务，以启动它：

- TMSDatabaseScannerService

- TMSLiveService

- TMSPLCMDirectoryService

- TMSSchedulerService

- TMSServerDiagnosticsService

- TMSSnmpService

- 万维网发布服务(W3SVC)

- IISADMIN（可选）

验证

在成功更改连接详细信息以反映新SQL服务器后，您会看到绿色消息“TMS数据库连接设置已成功更改”。

要查看新的SQL Server信息，请导航到TMS Web GUI > Administrative Tools > TMS Server Maintenance，然后展开“数据库文件和大小信息”部分。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。