目录

简介

如何阻止某人登录TMS?

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：我如何阻止某人登录TMS?

答：如果用户有有效的Windows登录，最好不要阻止登录TMS，而只是允许用户登录TMS后执行任何操作。

为此，请确保用户仅是无权限的组的成员（例如默认用户组）。 这样，用户可以登录TMS，但无权查看或执行任何操作。请记住，权限在TMS中是累积的，因此必须确保用户所属的所有组都没有权限。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems