目录

简介

为什么TMS报告MXP系统“No HTTP response”？“Force Refresh”清除错误，但稍后返回。

相关信息

简介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

问：为什么TMS报告MXP系统“No HTTP response”？“Force Refresh”清除错误，但稍后返回。

A.如果状态可以通过强制刷新清除，但稍后返回，则这是TMS数据库扫描程序服务无法访问此系统的症状。检查网络上是否存在需要身份验证的Web代理，因为这会阻止TMS服务的流量。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems