目录

简介

当我可以使用Web浏览器连接到MXP系统时，TMS为什么会报告“No HTTP response”？

相关信息

简介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

问：当我可以使用我的Web浏览器连接到MXP系统时，为什么TMS报告“No HTTP response”？

A. TMS需要使用HTTP或HTTPS连接到MXP系统。

使用TMS服务器本身的Web浏览器，确保网络允许从TMS服务器使用HTTP或HTTPS。如果可以从TMS服务器连接到MXP系统，但不能从TMS应用连接：

1. 在TMS中，转至Systems > Navigator。

2. 选择终端并点击其连接选项卡。

3. 确保系统的IP或DNS地址正确。

4. 还要检查网络上是否有需要身份验证的Web代理，因为这会阻止TMS服务。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems