目录

简介

登录TMS时，为什么会收到“Access to TMS Denied”消息？

相关信息

简介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

问：登录TMS时为什么会收到“Access to TMS Denied”消息？

A.当登录的用户在TMS中没有权限时，将显示此消息。检查用户所属的TMS用户组，更正组的权限，或将该用户添加到具有所需TMS权限的组。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems