目录

简介

我能否将配置从一个系统复制到另一个系统，或从其为TMS创建模板？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：我是否可以将配置从一个系统复制到另一个系统，或者为TMS创建模板？

答：TMS不支持在系统之间复制配置。终端的配置包含许多系统独有的参数。支持将配置应用到多个系统的方法是使用模板。

在“系统”>“导航器”中，管理员可以使用系统的“比较设置”功能来查看所有系统参数并确定哪些设置可能适合模板。应将多个系统（如网守地址）中确定为通用的参数添加到模板。新系统可以自动应用默认模板。

在TMS 12.1及更高版本中，还可以复制模板，以简化新模板的创建。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems