目录

简介

要安装TMS，Windows服务器需要哪些版本的.NET和IIS?

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：要安装TMS，Windows服务器需要哪些版本的.NET和IIS?

答：作为安装过程的一部分，TMS的每个版本都将自动检查服务器是否安装了正确版本的.NET和IIS。

- TMS版本12.0及更高版本需要.NET版本3.5。

- TMS版本11.5到11.9需要.NET v2.0

- TMS版本9.0到11.1需要.NET 1.1

如果服务器上尚未安装.NET 3.5，则必须在安装TMS版本12之前安装。.NET 3.5安装程序位于TMS CD上。

对于早期版本，.NET 1.1或.NET 2.0将由TMS安装程序安装（如果不存在）。

IIS版本已链接到Windows操作系统。

- Windows 2008具有IIS7

- Windows 2003有II6

- Windows 2000具有IIS5

TMS安装程序会检查IIS的存在情况，作为安装的一部分，如果IIS当前未安装在服务器上，则会自动安装。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems