目录

简介

TMS设备服务器上的MTBF是什么？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS设备服务器上的MTBF是什么？

答：TMS设备服务器的MTBF（平均无故障时间）为45500小时（5.19年）。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems