目录

简介

TMS能否管理TANDBERG Codian MCU中内置网守的任何部分？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS能否管理TANDBERG Codian MCU中内置网守的任何部分？

答：否。TANDBERG Codian MCU中的内置网守无法通过TMS以任何方式进行管理。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems