目录

简介

TMS用户与Active Directory用户有何不同？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS用户与Active Directory用户有何不同？

答：在TMS中，每个用户都有一个配置文件或用户帐户。此配置文件存储TMS特定用户信息，这些信息不存储在Active Directory中。当用户首次使用其Windows用户名和密码登录TMS时，会为其创建新的TMS用户帐户并自动链接到其Windows帐户。要登录TMS，用户必须拥有Windows用户名和密码。密码不存储在TMS中，对Windows密码的任何更改将自动反映在TMS中。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems