目录

简介

我从Active Directory启用了“查找用户”，但我的Active Directory用户未导入TMS。为什么？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：我从Active Directory启用了查找用户，但我的Active Directory用户未导入TMS。为什么？

答：从Active Directory查找用户不会将用户从AD批量导入TMS。当新用户首次登录TMS时，系统会提示用户填写以下几个字段：

- 名字

- 姓氏

- 电子邮件地址

启用Active Directory中的查找用户后，用户会从Active Directory中自动填充上述字段。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems