目录

简介

我是否可以有多个TMS服务器管理同一系统？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：我是否可以有多个TMS服务器管理同一系统？

答：不，系统只能通过单个TMS安装进行管理。TMS安装是共享同一后端数据库的所有TMS服务器。系统仍可由监控SNMP或其他服务的其他设备管理，但不能与TMS实施的管理设置冲突。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems