目录

简介

TMS中的模板何时应用于系统？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS中的模板何时应用于系统？

答：使用“在系统上设置”功能后，模板会立即应用到系统。模板是一次性配置，除非重复“在系统上设置”，否则不再应用。例外情况是已在系统上设置为持久模板的模板。每次系统重新启动时，将应用活动的永久模板。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems