目录

简介

如果我在TMS中为系统启用每日配置恢复，配置何时更新？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：如果我在TMS中为系统启用每日配置恢复，何时更新配置？

答：每日恢复事件将在您创建恢复事件时每天重复。此事件可以在不中断任何正在使用的系统的情况下执行。

TMS 12.5

每日配置恢复的时间在TMS中可编辑：

1. 转到Systems > Provisioning > Configuration Templates。

2. 打开现有模板或单击“新建配置模板”。

3. 在打开的页面上，单击“持久计划”选项卡。

4. 设置要应用永久模板的时间。

5. 选择间隔应为“每周”还是“每日”。

6. 单击保存以存储并应用更改。

TMS 12.2及更早版本

答：每日恢复事件将在您创建恢复事件时每天重复。此事件可以在不中断任何正在使用的系统的情况下执行。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems