目录

简介

TMS数据库有多大，增长了多少？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS数据库有多大，增长了多少？

答：物理TMS数据库的大小由Microsoft SQL Server自动设置和管理。数据库将自动增长以满足TMS的需求。增长率取决于托管网络的规模和繁忙程度。TMS提供数据库的自动维护，以管理“管理工具”>“TMS服务器维护”中的增长，您可以在其中设置数据保留限制。

较小的部署（<100个系统）平均可以预期50MB - 2GB的数据库大小。中型部署（100-500个系统）可以预期1GB-6GB的数据库，超大型或超重型网络可期望约6GB-10GB的数据库。

注意：此处提供的大小跨度不是限制，而只是近似值。实际数据库大小会有所不同。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems