目录

简介

TMS对美国使用的默认ISDN拨号规则是什么？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS对美国使用的默认ISDN拨号规则是什么？

答：在拨号ISDN时，TMS对所拨号码执行以下检查。号码由<country code>-<area code>-<base number>组成：

- 系统是否被称为TMS管理的系统与呼叫系统处于同一ISDN区域？如果是，请使用ISDN区域中为内部呼叫指定的以最低有效数字开头的位数拨号。

- 号码的国家/地区代码与ISDN区域相同吗？否则，请拨打在ISDN区域+ 011 +国家/地区代码+基本号码中定义的外线前缀。

- 区号是否与ISDN区域相同？

1. 否则，请拨打ISDN区域+ 1 +区号+基本号码中定义的外线前缀。

2. 如果是，请拨打ISDN区域+基本号码中定义的外线前缀。

何时拨打长途电话的规则可以使用区号规则进行修改。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems