目录

简介

TMS中的CDR记录中的这0个持续时间呼叫是什么？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：我的CDR记录中TMS中的这0个持续时间呼叫是什么？

答：当系统尝试呼叫但无法连接时，该呼叫通常记录为持续时间为零的呼叫。这些失败可能是由于多种原因（例如拨号错误），或被叫用户忙或未应答。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems