目录

简介

在TMS中，Reachable on Public Internet和Reachable on LAN之间有何区别？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：在TMS中，Reachable on Public Internet和Reachable on LAN有何区别？

答：TMS必须配置设备，以便它们能够连接到TMS服务器并与其联系。在许多组织中，到达TMS的地址对于组织网络内外的系统而言是不同的。此设置允许您告诉TMS应在此系统上配置哪组管理设置。

管理设置在“管理工具”(Administrative Tools)>“配置”(Configuration)>“网络”(Network)页面上定义。设置为“LAN上可到达”的系统使用“本地”地址，而设置为“公共”Internet的系统使用“公共”地址。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems